%%
%%

C--   SALT_PLUME parameters
C     Find surface where the potential density (ref.lev=surface) is
C     larger than surface density plus SaltPlumeCriterion.  Initially
C     use the default value 0.4 kg/m^3 of Duffy et al, 1999.

C o Include/exclude Duffy et al. (GRL 1999) salt plume scheme
#define ALLOW_SALT_PLUME

set ``useSALT_PLUME=.TRUE.,'' in data.pkg

requires data.salt_plume
